!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by temp.rc
!
      integer, parameter :: IDD_TEMP                        = 102
      integer, parameter :: IDC_EDIT_CELSIUS                = 1000
      integer, parameter :: IDC_TEXT_CELSIUS                = 1001
      integer, parameter :: IDC_EDIT_FAHRENHEIT             = 1002
      integer, parameter :: IDC_TEXT_FAHRENHEIT             = 1003
      integer, parameter :: IDC_SCROLLBAR_TEMPERATURE       = 1004
      integer, parameter :: IDC_BUTTON_TIME                 = 1006
      integer, parameter :: IDC_BOX_TEMPERATURE             = 65535
